Pràctica I (9 d’abril de 2003)

L’objectiu de la pràctica és fer un programa en C per a calcular l’interval de confiança de la mitjana amb un coeficient de confiança donat, suposant que la mostra de que disposem segueix una distribució normal amb mitjana i variància desconegudes.

Siga {x_1, . . . , x_n} una mostra aleatòria d’una variable aleatòria X ∼ N(μ, σ^2). La seua mitjana mostral ve donada per:

X̄ = 1 n n∑ i=1 x_i (1)

i la seua quasi-variància es defineix com: S = n ∑ i=1 (x_i − X̄)^2 n − 1 (2) Amb eixos ingredients un interval de confiança amb coeficient de confiança α per a la mitjana μ és:

I_α = [ X̄ − t_{n−1, 1+α2} S√ n , X̄ + t_{n−1,} 1+α_2 S √ n ] (3) on t_{n−1,} 1+α_2 és el percentil d’ordre^{1+α}_2 de la distribució t de Student amb (n − 1) graus de llibertat.

Fent ús del programa anterior anem a resoldre els problemes següents:

1. S’han realitzat 5 medicions independents i d’igual precisió del pes atòmic del iode i s’han obtingut els resultats {126.976, 126.974, 126.987, 126.976, 126.982}. Es demana calcular el valor real del dit pes atòmic amb una fiabilitat del 80% i amb una fiabilitat del 95%.

2. Calculeu intervals de confiança del 80% i del 95 % per a la mitjana poblacional del nombre de mg. d’hidroxipolina absorbits por mg de masa intestinal en una població normal de pacients, a partir de la mostra {77.3, 61.2, 82.4, 75.9, 61.0, 70.2, 65.0, 80.0}