Practica I (9 de abril de 2003)

El objetivo de esta práctica es la realización de un programa en C para calcular el intervalo de confianza de la media para un coeficiente de confianza dado, suponiendo que la muestra de que disponemos sigue una distribución normal con media y varianza desconocidas.

Sea {x_1, . . . , x_n} una muestra aleatoria de una variable aleatoria X ∼ N(μ, σ^2). Su media muestral viene dada por:

X̄ = 1 n n∑ i=1 x_i (1)

y su cuasivarianza se define como: S = n ∑ i=1 (x_i − X̄)^2 n − 1 (2) Con esos ingredientes un intervalo de confianza con coeficiente de confianza α para la media μ es:

I_α = [ X̄ − t_{n−1, 1+α2} S√ n , X̄ + t_{n−1,} 1+α_2 S √ n ] (3) donde t_{n−1,} 1+α_2 es el percentil de orden^{1+α}_2 de la distribución t de Student con (n − 1) grados de libertad.

Utilizando el programa anterior vamos a resolver los problemas siguientes:

1. Se han realizado 5 mediciones independientes y de igual precisión del peso atómico de la iodina y se encontraron los resultados {126.976, 126.974, 126.987, 126.976, 126.982}. Se pide calcular el verdadero valor de dicho peso atómico con una fiabilidad del 80 % y con una fiabilidad del 95 %.

2. Calcula intervalos de confianza del 80 % y del 95 % para la media poblacional del número de mg de hidroxipolina absorbidos por mg de masa intestinal en una población normal de pacientes, a partir de la muestra {77.3, 61.2, 82.4, 75.9, 61.0, 70.2, 65.0, 80.0}.