Pràctica I (16 d’abril de 2003) Anàlisi de Regressió

Realitzar un programa en C que calcule la recta de regressió de y sobre x i el coeficient de correlació a partir de les dades de la taula.

Temperatura(x) SO_2(y) −10 20 −5 17 0 12 5 10 10 8 15 7

Taula 1: Concentració de SO_2 de l’aire al centre d’una ciutat

La recta de regressió és la següent:

y − ȳ =

S_{xy} S_{xx}

(x − x̄) (1)

i el coeficient de correlació és: r = S_{xy} √ S_{xx} √ S_{yy} (2) Les quantitats S_{xx}, S_{yy}, S_{xy} es calculen amb les fórmules:

S_{xy} = 1 n n∑ i=1 x_iy_i − x̄ȳ (3)

S_{xx} = 1 n n∑ i=1 (x_i − x̄)^2 (4)

S_{yy} = 1 n n∑ i=1 (y_i − ȳ)^2 (5)