Práctica I (16 d’abril de 2003) Análisis de Regresión

Realizar un programa en C que calcule la recta de regresión de y sobre x y el coeficiente de correlación a partir de los datos de la tabla.

Temperatura(x) SO_2(y) −10 20 −5 17 0 12 5 10 10 8 15 7

Cuadro 1: Concentración de SO_2 del aire en el centro de una ciudad

La recta de regresión és la siguiente:

y − ȳ =

S_{xy} S_{xx}

(x − x̄) (1)

y el coeficiente de correlación es: r = S_{xy} √ S_{xx} √ S_{yy} (2) Las cantidades S_{xx}, S_{yy}, S_{xy} se calculan con las fórmulas:

S_{xy} = 1 n n∑ i=1 x_iy_i − x̄ȳ (3)

S_{xx} = 1 n n∑ i=1 (x_i − x̄)^2 (4)

S_{yy} = 1 n n∑ i=1 (y_i − ȳ)^2 (5)